7DFR-FOL1

PLAID:Protein-LigandAccessibilityand InteractionDiagram

Key:

ligand

CA N

protein

CA N

water O 123 residue ALA 48-B hydrogen bonds

> 3.2 A 2.8-3.2 A 2.6-2.8 A < 2.6 A

hydrophobic access

O

O

N CA CB CG CD NE

CZ NH2 NH1

C O

N CA CB CG OD1

OD2

C O

NA2 C2 N1 C8A N8 C7 C6 C9 N10 C14 C13 C12 C11 C16 C15

C O N CA CB

CG CD OE1

OE2 CT O1 O2

N5 C4A C4 OH4

N3

PHE 31ILE50206301

ARG 57

ASP 27

FOL 161

O